LIBRARY libpyrowave-shared-0.dll

EXPORTS
	pyrowave_get_api_version
	pyrowave_create_default_device
	pyrowave_create_device_by_compat
	pyrowave_create_device
	pyrowave_device_set_command_buffer
	pyrowave_device_report_performance_stats
	pyrowave_device_get_vk_device_handles
	pyrowave_device_confirm_interop_support
	pyrowave_device_set_queue_type
	pyrowave_device_destroy
	pyrowave_sync_object_create
	pyrowave_sync_object_get_semaphore
	pyrowave_sync_object_export_handle
	pyrowave_sync_object_cpu_wait
	pyrowave_sync_object_cpu_signal
	pyrowave_sync_object_destroy
	pyrowave_image_create
	pyrowave_image_get_handle
	pyrowave_image_get_image_view
	pyrowave_image_destroy
	pyrowave_encoder_create
	pyrowave_encoder_encode_gpu_synchronous
	pyrowave_encoder_encode_cpu_synchronous
	pyrowave_encoder_compute_num_packets
	pyrowave_encoder_packetize
	pyrowave_encoder_destroy
	pyrowave_decoder_device_prefers_fragment_path
	pyrowave_decoder_create
	pyrowave_decoder_clear
	pyrowave_decoder_push_packet
	pyrowave_decoder_decode_is_ready
	pyrowave_decoder_decode_gpu_buffer
	pyrowave_decoder_decode_cpu_buffer_synchronous
	pyrowave_decoder_destroy

